eaglefit – EMS Vest Komplettsystem mit 18 Elektroden für Damen &

Preis: 1.290,00 € Flexibles Training überall und jederzeit: Die kompakte und leichte EMS VEST ermöglicht effektives Oberkörper-Workout zu Hause, im Büro oder sogar unterwegs – ideal für deinen aktiven Alltag.Gezielte Muskelstimulation: 18 präzise platzierte Elektroden stärken deine Muskeln im Oberkörperbereich für ein optimales Trainingsergebnis.Für Einsteiger und Profis geeignet: Einfache Handhabung macht die EMS VEST perfekt für [ Weiterlesen ]
Quelle