eaglefit – EMS-Belt 2.0 mit 6 Elektroden für gezieltes und

Preis: 299,00 € Erhältlich in Größe „S“ (Bauchumfang 65 cm – 125 cm) und Größe „L“ (95 cm – 160 cm) mit ErweiterungsstückLEISTUNGSSTARK & EFFEKTIV – Die integrierten leistungsstarken Elektrostimulatoren garantieren ein effektives und gezieltes Workout bis in die Tiefenmuskulatur. Sie kurbeln die Fettverbrennung an, unterstützen den Aufbau von Muskeln und fördern das Straffen des BauchbereichsINKL. [ Weiterlesen ]
Quelle